#K (Kilobyte): Un kilobyte corrisponde a 1024 bytes (o caratteri) di
informazioni.

#Mb (Megabyte): Un megabyte corrisponde approssimativamentee a un milione di
bytes (caratteri) di informazioni.

#Nomefile: Š una stringa di massimo otto caratteri che identifica un file.
I caratteri che possono essere usati per il nome di un file sono:

   A-Z, 0-9 e i simboli: $ # & @ ! % ' ` ( ) - { } _ ^ ~

#Ora del Sistema: Š l'ora che il DOS ha in memoria. Alla partenza del sistema,
il DOS visualizza la data e l'ora del sistema e chiede se si desidera
modificarle. Per confermare, battete il tasto RETURN.
La data e l'ora memorizzate potranno poi essere usate da altri programmi e
assegnate ai files creati.

#Parametri Sostituibili: Sono i parametri variabili dei file batch, detti anche
parametri formali. Ad essi vengono assegnati valori durante l'esecuzione del
file batch. In uno stesso file batch ci possono essere massimo 10 parametri
sostituibili: da %0 a %9.

#Parametro: valore passato ad un comando per specificare determinate
istruzioni. La maggior parte dei comandi DOS richiede uno o pi— parametri,
obbligatori o opzionali.

Esempio:  MKDIR [d:] path

MKDIR ha due parametri: il primo Š opzionale mentre il secondo deve essere
specificato. Il comando trasferisce i parametri al programma MKDIR in modo che
l'esecuzione avvenga sulla base dei valori di detti parametri.

#Path del Direttorio: Š costituito da una serie di nomi di direttorii per
indicare al DOS dove cercare un determinato direttorio. Il path di un
direttorio comincia di solito con il nome di uno dei sottodirettorii del
direttorio corrente, oppure con il direttorio radice (indicato con \). L'ultimo
nome del path, corrisponde al direttorio che si vuole utilizzare.

La lunghezza massima di un path di direttorio Š di 63 caratteri.

Se un path di direttorio Š seguito da un nome di file, Š necessario porre una \
tra il direttorio e il nome del file.

Esempio:  \BUDGET\DATA\MIOFILE.DAT 

indica che si vuole utilizzare il file MIOFILE.DAT contenuto nel direttorio
DATA che Š un sottodirettorio di BUDGET che Š a sua volta un sottodirettorio
del direttorio radice.

#Piping: (Vedi Concatenamento Comandi).

#Pixel: Corrisponde a un punto sullo schermo grafico.

#Prompt: Š la richiesta fatta da un programma o dal DOS. Il prompt standard del
DOS Š "d>", dove d Š la lettera del drive di default. Il prompt indica che il
DOS Š in attesa di istruzioni.
Il comando del DOS chiamato PROMPT, permette di modificare il prompt del DOS. 

#Prompt del Sistema: (Vedi Prompt).

#RAM: Random Access Memory. E' la memoria utilizzata dal computer per
immagazzinare dati e istruzioni durante l'esecuzione di un programma. Il
contenuto della RAM viene perso quando si spegne il computer oppure si fa
ripartire il sistema.

#Reboot: Viene chiamato anche "System Reset". Consiste nella reinizializzazione
del sistema. E' provocato dalla pressione simultanea dei tasti CTRL-ALT-DEL.

#Redirezione: In condizioni normali, il sistema assume che i dati di input
provengano dalla tastiera e che quelli in output vadano al video. E' per•
possibile ridirigere questi due flussi utilizzando il segno di maggiore (">")
per ridirigere l'output e il segno di minore ("<") per ridirigere l'input.

Esempio: DIR > PRN

Invia la lista dei files contenuti nel direttorio alla stampante.

#Reset del Sistema: (Vedi Reboot)

#Riga Comando: la riga su cui vengono inseriti i comandi.

#Riga Corrente: Š la riga su cui Š posizionato il cursore in quel momento.

#Riga di Comando Precedente: Š chiamata anche riga sorgente e contiene l'ultima
riga di comando introdotta. Pu• essere recuperata, del tutto o in parte, oppure
modificata da speciali tasti di funzione di editing.

#ROM: Read Only Memory. Contiene delle informazioni indelebili che si possono
solo leggere.
